// // @ts-expect-error TS(7016) FIXME
// import { FormBuilder } from '@ginkgo-bioworks/react-json-schema-form-builder';
//
// type OwnProps = {
//   schema: string;
//   uischema: string;
// };
//
// export default function ReactFormBuilder({ schema, uischema }: OwnProps) {
//   // onChange={(newSchema: string, newUiSchema: string) => {
//   //   this.setState({
//   //     schema: newSchema,
//   //     uischema: newUiSchema,
//   //   });
//   // }}
//   // return <main />;
//   return <FormBuilder schema={schema} uischema={uischema} />;
// }
